\begin{tabular}{lrr}
\toprule
{} &  Accuracy1 &  Accuracy2 \\
Estimator                           &            &            \\
\midrule
schreiber2017/mirex2017             &   0.834752 &   0.907801 \\
boeck2020/dar                       &   0.784397 &   0.908511 \\
schreiber2018/cnn                   &   0.764539 &   0.907092 \\
schreiber2018/fcn                   &   0.763121 &   0.900709 \\
sun2021/default                     &   0.758156 &   0.885106 \\
schreiber2017/ismir2017             &   0.751064 &   0.893617 \\
schreiber2018/ismir2018             &   0.716312 &   0.897163 \\
boeck2019/multi\_task                &   0.693617 &   0.900000 \\
schreiber2014/default               &   0.692199 &   0.879433 \\
boeck2015/tempodetector2016\_default &   0.685816 &   0.900000 \\
boeck2019/multi\_task\_hjdb           &   0.685106 &   0.897163 \\
echonest/version\_3\_2\_1              &   0.676596 &   0.853901 \\
percival2014/stem                   &   0.670213 &   0.900000 \\
gkiokas2012/default                 &   0.660993 &   0.897163 \\
zplane/auftakt\_v3                   &   0.646099 &   0.865957 \\
klapuri2006/percival2014            &   0.626950 &   0.886525 \\
davies2009/mirex\_qm\_tempotracker    &   0.608511 &   0.864539 \\
oliveira2010/ibt                    &   0.579433 &   0.860284 \\
scheirer1998/percival2014           &   0.495745 &   0.714894 \\
\bottomrule
\end{tabular}
