\begin{tabular}{lrr}
\toprule
{} &  Accuracy1 &  Accuracy2 \\
Estimator                           &            &            \\
\midrule
sun2021/default                     &   0.944126 &   0.958453 \\
boeck2019/multi\_task                &   0.936963 &   0.949857 \\
boeck2020/dar                       &   0.936963 &   0.945559 \\
schreiber2018/cnn                   &   0.934097 &   0.957020 \\
boeck2019/multi\_task\_hjdb           &   0.932665 &   0.946991 \\
schreiber2018/fcn                   &   0.915473 &   0.961318 \\
schreiber2018/ismir2018             &   0.912607 &   0.959885 \\
schreiber2017/mirex2017             &   0.882521 &   0.952722 \\
schreiber2017/ismir2017             &   0.830946 &   0.948424 \\
boeck2015/tempodetector2016\_default &   0.805158 &   0.954155 \\
davies2009/mirex\_qm\_tempotracker    &   0.661891 &   0.896848 \\
schreiber2014/default               &   0.643266 &   0.938395 \\
zplane/auftakt\_v3                   &   0.641834 &   0.921203 \\
percival2014/stem                   &   0.627507 &   0.919771 \\
klapuri2006/percival2014            &   0.623209 &   0.901146 \\
oliveira2010/ibt                    &   0.620344 &   0.878223 \\
gkiokas2012/default                 &   0.600287 &   0.944126 \\
echonest/version\_3\_2\_1              &   0.551576 &   0.840974 \\
scheirer1998/percival2014           &   0.525788 &   0.736390 \\
\bottomrule
\end{tabular}
