\begin{tabular}{lrr}
\toprule
{} &  Accuracy1 &  Accuracy2 \\
Estimator                           &            &            \\
\midrule
boeck2020/dar                       &   0.992701 &   1.000000 \\
boeck2019/multi\_task                &   0.985401 &   1.000000 \\
boeck2019/multi\_task\_hjdb           &   0.983942 &   0.998540 \\
sun2021/default                     &   0.978102 &   0.991241 \\
schreiber2018/cnn                   &   0.969343 &   0.992701 \\
schreiber2018/fcn                   &   0.945985 &   0.991241 \\
schreiber2018/ismir2018             &   0.945985 &   0.994161 \\
schreiber2017/mirex2017             &   0.915328 &   0.988321 \\
schreiber2017/ismir2017             &   0.865693 &   0.983942 \\
boeck2015/tempodetector2016\_default &   0.842336 &   0.998540 \\
davies2009/mirex\_qm\_tempotracker    &   0.678832 &   0.927007 \\
schreiber2014/default               &   0.667153 &   0.972263 \\
zplane/auftakt\_v3                   &   0.665693 &   0.953285 \\
percival2014/stem                   &   0.651095 &   0.951825 \\
oliveira2010/ibt                    &   0.642336 &   0.908029 \\
klapuri2006/percival2014            &   0.642336 &   0.928467 \\
gkiokas2012/default                 &   0.623358 &   0.979562 \\
echonest/version\_3\_2\_1              &   0.569343 &   0.872993 \\
scheirer1998/percival2014           &   0.540146 &   0.760584 \\
\bottomrule
\end{tabular}
