\begin{tabular}{lrr}
\toprule
{} &  Accuracy1 &  Accuracy2 \\
Estimator                           &            &            \\
\midrule
boeck2015/tempodetector2016\_default &   0.916201 &   0.994413 \\
boeck2019/multi\_task\_hjdb           &   0.888268 &   0.977654 \\
boeck2020/dar                       &   0.871508 &   0.955307 \\
schreiber2018/ismir2018             &   0.860335 &   0.972067 \\
schreiber2018/fcn                   &   0.854749 &   0.983240 \\
boeck2019/multi\_task                &   0.849162 &   0.977654 \\
schreiber2017/ismir2017             &   0.849162 &   0.988827 \\
schreiber2017/mirex2017             &   0.843575 &   0.977654 \\
schreiber2018/cnn                   &   0.832402 &   0.966480 \\
percival2014/stem                   &   0.815642 &   0.994413 \\
davies2009/mirex\_qm\_tempotracker    &   0.804469 &   0.972067 \\
schreiber2014/default               &   0.653631 &   0.905028 \\
\bottomrule
\end{tabular}
