\begin{tabular}{lrr}
\toprule
{} &  Accuracy1 &  Accuracy2 \\
Estimator                           &            &            \\
\midrule
sun2021/default                     &   0.804217 &   0.909639 \\
schreiber2018/fcn                   &   0.798193 &   0.906627 \\
schreiber2017/mirex2017             &   0.769578 &   0.891566 \\
boeck2020/dar                       &   0.765060 &   0.891566 \\
schreiber2018/cnn                   &   0.763554 &   0.893072 \\
schreiber2018/ismir2018             &   0.734940 &   0.894578 \\
boeck2019/multi\_task\_hjdb           &   0.691265 &   0.893072 \\
boeck2019/multi\_task                &   0.643072 &   0.888554 \\
schreiber2017/ismir2017             &   0.623494 &   0.887048 \\
boeck2015/tempodetector2016\_default &   0.579819 &   0.862952 \\
schreiber2014/default               &   0.566265 &   0.868976 \\
percival2014/stem                   &   0.515060 &   0.885542 \\
davies2009/mirex\_qm\_tempotracker    &   0.266566 &   0.463855 \\
\bottomrule
\end{tabular}
