\begin{tabular}{lrr}
\toprule
{} &  Accuracy1 &  Accuracy2 \\
Estimator                           &            &            \\
\midrule
schreiber2018/cnn                   &   0.581140 &   0.962719 \\
schreiber2018/ismir2018             &   0.578947 &   0.949561 \\
boeck2015/tempodetector2016\_default &   0.567982 &   0.991228 \\
schreiber2018/fcn                   &   0.493421 &   0.927632 \\
davies2009/mirex\_qm\_tempotracker    &   0.432018 &   0.927632 \\
schreiber2017/mirex2017             &   0.302632 &   0.901316 \\
schreiber2017/ismir2017             &   0.300439 &   0.883772 \\
percival2014/stem                   &   0.267544 &   0.899123 \\
schreiber2014/default               &   0.221491 &   0.894737 \\
\bottomrule
\end{tabular}
